E-150 Work Schedule D. R. Walz 10-10-97 Rev. 4-8-99

(A) FFTB BEAMLINE MODS Task Person Account Apr ’99 May ’99 Jun ’99 Jul ’99 Aug ’99 Sept ’99 Plasma Chamber Design Rogers Complete Plasma Chamber Support Design Rogers Vacuum Drift Chambers Design Rogers Complete Window Design Rogers

Plasma Chamber Fabrication FNAL Vacuum Drift Chambers Fabrication FNAL Chamber Shipment to SLAC FNAL Ti-Windows Procurement SLAC Ti-Windows Assembly SLAC Core Drill Hole Thru S-Tunnel Wall Walz Plasma Chamber & Windows Assembly Kaminskas Plasma Chamber Leak Check Kaminskas Plasma Chamber Support Fabrication Larsen Plasma Chamber Support Assembly Kaminskas

Gas (H2) System Design Craddock/Fukui Complete Long Lead Item Procurement Craddock/Walz Gas System Fabrication Craddock/Fukui Gas System Assembly Craddock/Fukui

Gas System Installation

Craddock/Fukui/ Kaminskas Plasma Chamber Support Installation Jimenez Plasma Chamber Installation Jimenez Chamber Alignment King

e- Beam Optics Studies Decker/Iverson Background Studies Weidemann

(B) BEAM DIAGNOSTICS Task Person Account Apr ’99 May ’99 Jun ’99 Jul ’99 Aug ’99 Sept ’99 Design Wire Scanner Probes Kirby Complete Probe Fabrication Kirby Complete Wire Scanner Installation in P. Chamber Kirby Page 1

E-150 Work Schedule D. R. Walz

10-10-97

Rev. 4-8-99

Bremsstrahlung Diagnostics Weidemann/Field

Electronic Interface Design Angelov/Anthony

Electronic Interface Procure Angelov/Anthony

Electronic Interface Installation EFD ?

(C) VACUUM INSTRUMENTATION

Specify System Craddock

Procure Hardware Craddock

Assemble & Installation Kaminskas

(D) LASER & OPTIC TRANSPORT

Design Optical Transport Rogers

Procurement Rogers/Walz

Fabrication

Assembly EFD/Rochester

Installation Jimenez

Laser Transport Alignment King

Laser Transport Alignment Meyerhofer

Laser Safety Review Kotseroglou/Fieguth

Ship Laser from Rochester Meyerhofer Complete

Optical Components Procurement Crawford

Laser Installation in 407B Kotseroglou/Crawf ord

Laser Checkout in 407B Meyerhofer

Laser Transport Checkout Meyerhofer

(E) PLASMA DIAGNOSTICS Task Person Account Apr ’99 May ’99 Jun ’99 Jul ’99 Aug ’99 Sept ’99

Design Specifications LLNL/Young

Procurement LLNL/Young

Fabrication LLNL/Young

Checkout LLNL/Young

Installation LLNL/Young

Final Checkout LLNL/Young

Remote Positioning Specification

Remote Positioning Procurement

Remote Positioning Electronics Page 1

E-150 Work Schedule D. R. Walz 10-10-97 Rev. 4-8-99

Software

(F) DATA ACQUISITION Control Ng/Weidemann Complete Software Ng/Weidemann Electronics Interface Ng

(G) UTILITY REQUIREMENTS Walz

(H) SYNCHROTRON MONITOR Ng Design Field/Ng Complete Ion Chamber Fabrication Yang Yang Supports and Infrastructure Bolton Installation Checkout Ng

Page 1