E-150 Work Schedule D. R. Walz 10-10-97 Rev. 4-16-99

(A) PLASMA CHAMBER & FFTB BEAMLINE MODS Task Person Account 4/5 4/12 4/19 4/25 5/3 5/10 5/17 5/24 Plasma Chamber Design Rogers Complete Plasma Chamber Support Design Rogers Vacuum Drift Chambers Design Rogers Complete Window Design Rogers Plasma Chamber Fabrication FNAL Vacuum Drift Chambers Fabrication FNAL Chamber Shipment to SLAC FNAL Ti-Windows Procurement SLAC Ti-Windows Assembly SLAC Core Drill Hole Thru S-Tunnel Wall Walz Plasma Chamber & Windows Assembly Kaminskas Plasma Chamber Leak Check Kaminskas Plasma Chamber Support Fabrication Larsen Plasma Chamber Support Assembly Kaminskas

Gas (H2) System Design Craddock/Fukui Complete Long Lead Item Procurement Craddock/Walz Gas System Fabrication Craddock/Fukui Gas System Assembly Craddock/Fukui Remove WS-6,-6B Valve, etc. Gas System Installation Craddock/Fukui/ Kaminskas Install Gas Jet & Vacuum Gages Connect FTTB Vacuum Ratcliffe Pumpdown FP Region Vacuum Ratcliffe Leak Check FP Region Vacuum Ratcliffe Connect H2 to Pulsed Valve Craddock/Fukui Plasma Chamber Support Installation Vogelsang Plasma Chamber Installation Jimenez/Vogelsang Chamber Alignment T. King Install Vacuum Pumps Craddock e- Beam Optics Studies Decker/Iverson Background Studies Weidemann

Page 1

E-150 Work Schedule D. R. Walz

10-10-97

Rev. 4-16-99

Page 1

E-150 Work Schedule D. R. Walz 10-10-97 Rev. 4-16-99

Page 1