Iperf TCP & bbftp throughputs from iGrid2002 to CERN

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

2 5 0

3 0 0

3 5 0

4 0 0

4 5 0

5 0 0

1 - S e p - 0 2 6 - S e p - 0 2 1 1 - S e p - 0 2 1 6 - S e p - 0 2 2 1 - S e p - 0 2

Mbits/s

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

1 2 0

1 4 0

1 6 0

Ping RTT in msec.

i p e r f b b f t p p i n g A v e r a g e